%! TEX root = ../thesis.tex
\thispagestyle{empty}

\begin{center}
    {\bfseries Abstract}
\end{center}
\begin{abstract}~\\
    %Accurate measurements and voltage supply is a integral part for any system to work perfectly.
    The PowerIts main purpose is to measure and supply different voltages.
    In the Human Brain Projects BrainScaleS system, it delivers power to all system components.
    This thesis will provide a calibration of the PowerIt board as well as a regulation mechanism for its 1.8V power supplies.

    Calibration of this board, will provide more accurate measurements, and allow for later regulation of its 1.8V outputs.
    First its circuitry will be examined and their behavior tested, from which these circuits can be calibrated.
    With these calibrations a method for regulating both of its \SI{1.8}{\volt} power supplies will be implemented. 

    This thesis also contains the changes done to the PowerIt firmware while working on these tasks.
    The new firmware now has a new protocol for communication over a I\(^2\)C.
    It can be used for accessing any calibration parameter or on board measurement.
\end{abstract}
\vspace{1cm}
\begin{center}
    {\bfseries Zusammenfassung}
\end{center}
\begin{abstract}~\\
    Die Hauptaufgabe des PowerIts ist die Messung von und Versorgung mit verschiedenen Spannungen.
    Es versorgt alle Komponenten im BrainScaleS System des Humen Brain Projekts.
    
    Diese Arbeit liefert eine Kalibration des PowerIt, sowie eine Methode zur Regelung der \SI{1.8}{\volt} Spannungsausg\"{a}nge eines PowerIt.
    Zuerst werden daf\"{u}r die verbauten Schaltungen untersucht und auf ihr verhalten getestet und daraus k\"{o}nnen Kalibrationsdaten erfasst werden.
    Die sp\"{a}tere Regulierung der \SI{1.8}{\volt} Ausg\"{a}nge h\"{a}ngt dabei von der vorausgegangenen Kalibrierung ab.

    Zus\"{a}tzlich enth\"{a}llt diese Arbeit die \"{A}nderungen, die an der Firmware vorgenommen worden sind, w\"{a}hrend diese Aufgaben bearbeitet wurden.
    Die neue Firmware enth\"{a}llt nun ein neues protocol f\"{u}r die Kommunikation \"{u}ber einen I\(^2\)C-Bus.
    Dieses Protokoll kann dazu genutzt werden auf beliebige Kalibrationsdaten oder Messwerde zuzugreifen.
    % Das akkurate Messen von und versorgen mit Spannungen ist ein integraler Teil jedweden elektrischen Systems, sodass diese reibungslos funktioniert.
    % Innerhalb des Bereiches des Human Brain Projektes, liefert diese Arbeit die Kalibration des BrainScaleS Teilsystems PowerIt, sowie die Regulierung einer Spannungsversorgung des BrainScaleS.
% 
    % Diese Arbeit verschafft einen Einblick in den internen Aufbau des PowerIt, dabei werden dessen Schaltungen untersucht und kalibriert, sodass diese in der \\System\"{u}berwachung nutzbar sind.
    % Ausserdem liefert diese Arbeit eine Methode der Regulation f\"{u}r eine der Spannungsversorgungen.
    % Diese basiert vor allem aif den Beobachtungen mittels eines experimentellen aufbaus eines in BrainScaleS genutzten Wafer Systems.
% 
    % Zus\"{a}tzlich enthalten sind die \"{A}nderungen, die an der PowerIt Firmware vorgenommen worden sind.
    % Dabei liegt der Fokus auf einem neuen Protokoll zur kommunikation, welches daf\"{u}r genutzt werden kann die Parameter und Werte der Kalibration und Regulation auszulesen oder zu setzen.
\end{abstract}