%! TEX root = ./thesis.tex
\twocolumn
\chapter{vorläufiger Inhalt}
\begin{itemize}
    \item I2C stabil
        \begin{itemize}
            \item I2C Umbau, was war, was wird nicht mehr, was bleibt, was wird neu?
                \begin{todolist}
                    \item[$\checkmark$] Umbau
                    \item alt
                    \item ballast
                    \item reused
                    \item neu
                \end{todolist}
            \item \href{https://techoverflow.net/2015/02/03/reading-the-stm32-unique-device-id-in-c/}{STM32UUID auslesen}
        \end{itemize}
    \item Messungen kalibrieren
        \begin{itemize}
            \item ADC vs Keithley (Spannugnen) bzw. vs EL (Strom)
                \begin{todolist}
                    \item 48V
                    \item 10V
                    \item[\checkmark] 1.8V (Fig.\ref{fig::1V8vsR})

                    \item 48I
                    \item 10I
                    \item 1.8I
                \end{todolist}
            \item Kennlinien charakterisieren (woher kommen Fehler? Offset, Gain)
                \begin{itemize}
                    \item erklaeren der consts im Quellcode der Firmware:
                        \begin{todolist}
                            \item Messschaltungen der Spannungen und Stroeme
                                \begin{todolist}
                                    \item 48V
                                    \item 10V
                                    \item 1.8V
                                \end{todolist}
                            \item Berechnung von 8I
                            \item Umrechnung des Temp sensors
                        \end{todolist}
                    \item Langzeit-Stabilität (\textasciitilde 1 Monat)
                    \item Powerit-zu-Powerit variation $\rightarrow$ woher kommen Kalibrationswerte? (kein ID chips)
                        \begin{itemize}
                            \item datenbank, falls noetig, gelesen on raspis
                            \item standardwerte basieren auf?
                        \end{itemize}
                \end{itemize}
            \item Temperatursensor
                \begin{itemize}
                    \item wie genau ist die ausgelesene Temperatur, 
                    \item wo wird sie ausgelesen, 
                    \item ist sie dann nuetzlich?
                \end{itemize}
        \end{itemize}
    \item Regelung vom 1.8V Ausgang 
        \begin{itemize}
            \item Konzepte vergleichen
            \item Regelung ohne vollst. Information
            \item Stabilität!
        \end{itemize}
\end{itemize}
\onecolumn
\begin{figure}[b]
    \centering
    %\includegraphics[height=.4\textheight]{data/m02_adccalib_48/i48_adccalib.eps}
    \caption{}
    \label{}
\end{figure}
\begin{figure}[b]
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{data/m03_poticalib/adccalib_02.eps}
    \caption{ Kurve der 1.8V Ausgangsspannung in Abhaengigkeit des angelegeten Widerstandes}
    \label{fig::1V8vsR}
\end{figure}
\begin{figure}[b]
    \centering
    \includegraphics[height=.4\textheight]{tikz/mon48v.pdf}
    \caption{circuit for getting the input voltage}
    \label{fig::mon48v}
\end{figure}
\begin{figure}[b]
    \centering
    \includegraphics[height=.4\textheight]{tikz/mon48i.pdf}
    \caption{circuit for getting the input current}
    \label{fig::mon48i}
\end{figure}
